10.000

0.000

20.000

5.000

355.000

15.000

-10.000

-5.000

1832-330

GS 1826-24

4U 1822-371

4U 1820-303

GX 17+2 4U1812-12

GX 13+1

GX 9+1

GX 5-1

EXO 1747-214

GX 3+1

IGR J17461-3213

GX 1+4

GX 354-0

GX 9+9

4U 1724-307

XTE J1720-318