0.000

350.000

10.000

355.000

5.000

15.000

-10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

-2.000

-4.000

-6.000

-8.000

GRS 1758-258

ISGRI: 40-60 keV

1832-330

GS 1826-24

4U 1822-371

4U 1820-303

GX 17+2

GX 13+1

GX 9+1 GX 5-1

EXO 1747-214

GX 3+1

IGR J17461-3213

1740.7-2942

GRS 1734-292

GX 1+4

GX 354-0

GX 9+9

4U 1724-307

GX 349+2